首页> 产品解决方案> 棉花加工机械> 轧花机系列>
MY126C-19.4锯齿轧花机
台时产量: 800-1300kg/h
功率 51.62kW
皮棉轧工质量 达到或优于付轧同等级棉花国家标准
噪声 ≤85dB(A)
锯片片数 126片
锯片直径 Φ320mm
锯片片距 19.4mm
毛刷筒直径 Φ380mm
外形尺寸:(前后×轴向×高度) 3232×3670×3654(mm)
结构质量 5200 kg
在线留言

产品详情

1.为种子棉加工设计,可广泛用于手摘棉和机采棉的加工。
2.特殊的籽棉预处理结构对种棉进行自然分级筛选。
3.加工 “顺势而为”,减少机械对籽棉的打击,保持轧出皮棉、棉籽的原生状态。
4.采用大工作箱、大片距,棉卷松紧适宜,纤维与棉籽自然分离,保持皮棉天然的外观形态与原有长度,保证棉籽完好无损。
5.特殊的工作箱结构,开合箱灵活方便,棉籽毛头率自由调整。
6.科学利用流体力学原理,有效改善工作环境,提高刷棉效率,确保皮棉质量。
7.因花配车,调整方便。

技术经济指标
台时产量 800-1300kg/h
台功率  151.62kW
皮棉轧工质量 达到或优于付轧同等级棉花国家标准
噪声 ≤85dB(A)
规格参数
锯片片数 149片/pcs
锯片直径 Φ320mm
锯片片距 19.4mm
毛刷筒直径 Φ380mm
外形尺寸(前后x轴向x高度) 3232×3670×3654((mm)
结构质量 5200kg

推荐产品

联系电话 0531-58675811(传真)
国内营销部:0531-58675821
国际营销部:0531-58675820
服务电话:0531-58675822
邮箱:admin@56789555.com
地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

关注微信公众号

Copyright? 2021 山东usdt游戏网棉业机械股份有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备1202328号
Top
【网站地图】【sitemap】
【网站地图】【sitemap】