首页> 产品解决方案> 棉花加工机械> 轧花机系列>
    MY158-17锯齿轧花机
    台时产量:  1100- 1800kg/h
    功率:  64.75 kW
    皮棉轧工质量:  达到或优于付轧同等级棉花国家标准
    噪声:  ≤85dB(A)
    锯片片数:  158片
    锯片直径:  Φ406mm
    锯片片距 :  17mm
    毛刷筒直径:  Φ380mm
    外形尺寸:  (前后×轴向×高度) 3138×4068×3508.5(mm)
    结构质量 :  8100 kg
    在线留言

    产品详情

    1.新型提净喂花结构,清杂效率高,下花连续均匀,无飞尘。
    2.全新的工作箱参数设计,更利于棉卷运转,棉籽毛头率随意控制。
    3.智能控制,安全运转率不低于98%。
    4.采用中箱排籽技术,高产、低耗,适应高回潮率籽棉加工。
    5.采用进口美国原装锯片,产量高、寿命长,轧工质量好。
    6.整机结构科学合理,运行平稳可靠,维护方便。
    7.采用流线型、可视防护罩,安全、环保。


    技术经济指标
    台时产量 1100-1800kg/h
    台功率 64.75kW
    皮棉轧工质量 达到或优于付轧同等级棉花国家标准
    噪声 ≤85dB(A)
    规格参数
    锯片片数 158片/pcs
    锯片直径 Φ406mm
    锯片片距 17mm
    毛刷筒直径 Φ380mm
    外形尺寸(前后x轴向x高度) 3138x4068x3508.5 (mm)
    结构质量 8100kg

    推荐产品

    联系电话 0531-58675811(传真)
    国内营销部:0531-58675821
    国际营销部:0531-58675820
    服务电话:0531-58675822
    邮箱:admin@56789555.com
    地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

    关注微信公众号

    Copyright? 2021 山东usdt游戏网棉业机械股份有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备1202328号
    Top
    【网站地图】【sitemap】
    【网站地图】【sitemap】