usdt游戏网

    • Домашняя страница> Продукт> Хлопкоочистительные оборудования> Линия для переработки хлопка со сбором комбайном>
    Комплектный проект по производственной линии со сбором машины(60 кипов/час)
    Продвижение хлопковой переработки к эпоху 60 кипов/час
    Стимулирование китайской хлопковой переработки к масштабироапнию, интеллектуалиности и информатизации
    Message

    подробности

    Основные технические преимущества
    Ежедневная производительность волокна может достигать 1000 кипов, что в 2-3 раза превышает производительность традиционной хлопкоочисительной линии, и значительно снижает затраты на производство, сокращает рабочую силу и срок обработки.
    Производственная линия включает в себя две 18-тонных линии очистки хлопка-сырца, разработанные специально для крупных производственных линий, ее эффект очистки более высокий, технологический процесс более прост и соответствует синьцзянским хлопком, собирающим машиной.
    Линия очистки хлопка-сырца использует параллельную распределенную, это новая технология очистки, не увеличивая раз очистки, но улучшая эффективность очистки и качество волокна.
    Двойной нижний всасывающий воздух и двойной трубопровод делают очистку семян хлопка более равномерной, эффективно удалить листья и пыли, улучшить уровень цвета хлопка; При отрицательном давлении это может значительно снизить содержание пыли в цехе и улучшить рабочую среду.
    Очиститель для крупных сор имеет двойной канал, в процессе очистки может контролировать толщину слоя хлопка, чтобы слой хлопка был более равномерным, это может эффективно очистить хлопковые оболочки, стержни и другие крупные примеси, снизить содержание крупных примесей среди хлопок, убранных машиной.
    Производственная линия включает в себя интеллектуальный джин, рабочюю плошадку со сенсорным экраном PLC, которая может легко регулировать ключевые параметры и улучшить точность работы оборудования; Улучшить коэффициент удаления стержны, не забивать хлопок, решить частые остановки в процессе обработки.
    Пресс имеет новую единную гидравлическую систему, которая контролирует поток, давление, улучшает скорость работы и стабильность; Технология охлаждения промышленного кондиционер может повысить эффективность охлаждения и стабильность работы.
    Автоматическое обнаружение и предупреждение о неисправности основного оборудования, уменьшение неисправности оборудования; обнаружение электродвигателей и автоматическая защита всей системы, с изображением кривой изменения тока двигателя, анализирование больших данных, уменьшение повреждение электродвигателя и оборудования, улучшение работы производственной линии.

    рекомендуемые

    Tелефон: +86-0531-58675811
    Внутренний: 0531-58675821
    Международный: 0531-58675820
    Служба: 0531-58675822
    Почта:admin@56789555.com
    Адрес:№ 99, Восточная дорога Давэйчжуан, район Тяньцяо, город Цзинань, провинция Шаньдун
    Copyright? 2021 Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.,Ltd All Rights Reserved.
    Top


    【网站地图】【sitemap】


    【网站地图】【sitemap】