usdt游戏网

  • Домашняя страница> Продукт> Зерносушильное оборудование>
    Интеллектуальная сушильная система зерна 5HFY400
    Способ сушки:Отрицательное давление горячего воздуха
    Типы продовольствия:Кукуруза, пшеница, рис и т.д.
    Эффективность сушки:400 тонн/24 часов, стандартные осадки снижаются с 30% до 15%
    Общая мощеость:78.4кВт.
    Мощность газовой печи: 3,5 млн ккал
    Электроический контроль/операция:Управление данными с помощью PLC
    Расходы газа(m?/t):18-24m?/t
    При работе габариты(длина*ширина*высота):7650mm×4000mm×22000mm
    Message

    подробности

    Горелка устанавливается в сушилке, что избежает потери тепла из внешних нагревательных трубопроводов и их вспомагательных сооружений (например, вентилятора); Наружные стенки сушки имеют теплоизоляционный эффект, что снижает потери тепла на 20%.
    Повторное использование избыточного тепла повышает коэффициент использования тепла на 30% и снижает затраты на сушку.
    Осаждение и удаление пыли уменьшают загрязнение окружающей среды, а осевшие примеси извлекаются и сжигаются для повышения теплотворной способности и реализации утилизации отходов.
    Зерновый скребковый классификатор может выгружать зерна в обоих направлениях, а влажные зерна, не соответствующие стандарту, можно автоматически возвращать в сушильную башню для повторной сушки, что позволяет избежать ручного сброса зерна и снизить трудоемкость. Поворотная пластина используется для выгрузки зерна в сушильную башню, которая имеет высокую эффективность и низкую степень повреждения; поток зерна в сушильной башне равномерный, нагрев сбалансированный, качество зерна хорошее. Угловые ящики располагаются параллельно и противотоком. Зерна нагреваются мягко, а выход и испарение влаги сбалансированы для максимального сохранения натуральных качеств сырого зерна. Поэтому существуют широкий выбор сушеных зерен: пшеница, кукуруза, сорго, соевые бобы, рис, а высушенное зерно достигает пищевого качества; в то же время можно сушить и семена, а всхожесть превышает 95 %.
    Компактная конструкция и красивый внешний вид; небольшой размер и хорошая технология, вдвое меньше, чем традиционная сушильная башня 400 тонн; она занимает небольшую площадь и соответственно может сократить инвестиции в инфраструктуру. Сушильная башня оснащена многослойными пешеходными платформами и ограждениями, что делает уборку, обслуживание и ремонт более удобными и безопасными.
    Автоматическое управление, цифровой дисплей, весь производственный процесс отображается на экране: после настройки параметров сушки в соответствии с потребностями пользователя весь производственный процесс контролируется полностью автоматически. Материалы оборудования изготовлены из высокопрочной легированной стали Q345A и оцинкованы высокой плотности. В нормальных условиях срок службы составляет более 10 лет.
    Осевой вентилятор отрицательного давления, чрезвычайно низкое энергопотребление, стабильный воздушный поток, бесшумный и экологический.
    Схема производственного процесса является усовершенствованной и может быть разумно спроектирована в соответствии с требованиями пользователя и условиями объекта; она достигает целей совершенства технологии, энергосбережения, снижения потребления, общей компактности и низких затрат на инфраструктуру.

    Параметры

    Предмет

    5HFY400

    Способ сушки

    Отрицательное давление горячего воздуха

    Типы продовольствия

    Кукуруза, пшеница, рис и т.д

    Эффективность сушки

    400 тонн/24 часа, стандартные осадки снижаются с 30% до 15%

    Общая мощеость

    78.4Kw

    Мощность газовой печи

    3,5 млн ккал

    Расходы газаm?/t

    18-24m?/t

    При работе габаритдлина*ширина*высота

    7650mm×4000mm×22000mm


    рекомендуемые

    Tелефон: +86-0531-58675811
    Внутренний: 0531-58675821
    Международный: 0531-58675820
    Служба: 0531-58675822
    Почта:admin@56789555.com
    Адрес:№ 99, Восточная дорога Давэйчжуан, район Тяньцяо, город Цзинань, провинция Шаньдун
    Copyright? 2021 Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.,Ltd All Rights Reserved.
    Top
  • 【网站地图】【sitemap】
  • 【网站地图】【sitemap】