usdt游戏网

  • Inicial> Produtos> Máquinas para secagem de gr?os>
    5HFY400 sistema de secagem de gr?os de controle inteligente
    Modo de secagem: secagem por press?o negativa por convec??o de ar quente
    Tipo de gr?o: milho, trigo, arroz, etc.
    Eficiência de secagem: 400 toneladas / 24 horas, o padr?o de 30% até 15% de gota de água
    Poder total: 78.4kw
    Potência do forno térmico a gás natural: 3,5 milh?es de kcal
    Controle elétrico / opera??o: controle PLC de display digital em tempo real
    Consumo de energia a gás (m?/t): 18-24m?/t
    Condi??o de trabalho tamanho externo (CxLxA): 7650mm×4000mm×22000mm

    Message

    Detalhes do produto

    ★O queimador é embutido na torre de secagem, evitando a perda de calor da tubula??o de aquecimento externo e suas instala??es de suporte (como sala de mistura e divis?o, ventilador); O isolamento geral da parede externa da torre de secagem reduz a perda de calor em 20%.
    ★Reciclagem de calor residual, melhorando a taxa de utiliza??o de calor em 30% e reduzindo o custo de secagem.
    ★Remo??o de poeira de decanta??o de exaust?o, reduzindo a polui??o ambiental; e as impurezas de assentamento s?o a combust?o reciclada, aumentando o poder calorífico, para alcan?ar o aproveitamento dos resíduos.
    ★O raspador de gr?os pode ser bidirecional para fora do gr?o, n?o até o gr?o úmido padr?o pode ser automaticamente reciclado de volta para a torre de secagem para secar novamente, evitando o derramamento manual de gr?os, reduzir a intensidade de trabalho. Descarga de gr?os na aba da torre, alta eficiência, baixa taxa de esmagamento; torre de gr?os afundando como um todo, fluxo de gr?os uniforme, calor equilibrado, secura e umidade consistente, gr?os de boa qualidade. Caixa angular alternando arranjo de contracorrente, espa?amento lento Su se??o, o gr?o é aquecido suavemente, a quantidade de umidade escapando e ★ vapor equilíbrio do volume de cabelo, o máximo para manter a qualidade natural do gr?o original; Portanto, secar uma ampla gama de variedades de gr?os: trigo, milho, sorgo, soja, arroz pode ser secagem, secagem de gr?os para atingir o grau alimentício; Ao mesmo tempo, o gr?o da semente também pode estar secando, a taxa de germina??o da semente é superior a 95%.
    Estrutura compacta, aparência bonita; tamanho pequeno, processo flexível, do que a torre de secagem tradicional de 400T é menor que a metade; abrange uma área de pequena dimens?o, reduzindo assim o investimento em infraestruturas. Dentro e fora da torre está equipado com plataforma de caminhada multi-camada, guardrail, etc., limpeza, manuten??o, manuten??o é mais conveniente e seguro.
    ★Controle automático, display digital máquina integrada, display de tela do processo de produ??o: definir par?metros de secagem de acordo com as necessidades do usuário, todo o processo de produ??o controle totalmente automático. Os materiais utilizados do equipamento Q345A ligam de a?o de alta resistência e galvanizados de alta densidade, em condi??es normais, têm vida útil de mais de 10 anos.
    ★Adote ventilador axial de press?o negativa, o consumo de energia é muito baixo, o fluxo de ar é estável, silencioso e ecologicamente correto.
    ★Layout de processo avan?ado e flexível, de acordo com as necessidades do usuário, combinado com as condi??es do local, condi??es locais, design razoável; para atingir o propósito de processo perfeito, economia de energia, compacidade geral, baixos custos de infraestrutura.

    Par?metros de especifica??o

    Item

    5HFY400

    Método de secagem

    Secagem por press?o negativa por convec??o de ar quente

    Tipo de gr?o

    Milho, trigo, arroz, etc.

    Eficiência de secagem

    400 toneladas/24 horas, padr?o de 30% até 15% de redu??o de água

    Potência total

    78.4Kw

    Fog?o a gás natural

    3,5 milh?es de kcal

    Consumo de energia a gás (m?/t)

    18-24m?/t

    Condi??es de trabalho dimens?es externas (CxLxA)

    7650mm×4000mm×22000mm


    Recommended

    TEL: +86-0531-58675811
    Doméstico: 0531-58675821
    Internacional: 0531-58675820
    Atendimento: 0531-58675822
    Email:admin@56789555.com
    Endere?o:NO.99, Estrada Leste da Vila Dawei, Distrito de Tianqiao, Cidade de Jinan, China
    Copyright? 2021Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.,Ltd All Rights Reserved.
    Top
    【网站地图】【sitemap】
    【网站地图】【sitemap】