• 首页> 产品解决方案> 棉花加工机械> 籽棉清理机系列>
    双层分级式籽清机系列

    机型                   台时处理量(kg/h

    MQZF-18E         16000~18000

    MQZF-15E         13000~15000

    MQZF-12E         10000~12000


    在线留言

    产品详情

    适用范围:主要用于机采棉、人工快采棉和手摘棉的清理。

    1.整机墙板采用钢板折弯制成,结构简单,强度好。上下两层排杂空间加大,便于安装维护,更有利于排出杂质。

    2.优化刺钉辊结构,采用新型平头加长刺钉,优化刺钉排列组合,更有利于刺钉对于籽棉团的打击和输送。

    3.采用新型弧线格条栅结构,籽棉输送更加平顺,排杂效率提高,回棉、落棉损失较少。

    4.增加多个可视窗,便于调试观察设备,机架可靠稳定,整机排杂效率明显提升。
    5.刺钉辊筒采用16棱周向均分结构设计,稳定性好,震动。逶有什恍∮65%。

    6.可视型防护罩,采用先进的磷化工艺和塑粉涂覆技术,附着力强、抗腐蚀、抗氧化。

    机型/参数

    台时处理量 (kg/h)

    功率 (kW)

    外形尺寸(长×宽×高) (mm)

    结构质量 (kg)

    MQZF-18E

    15000-18000

    67

    4690×5536×4816

    18000

    MQZF-15E

    13000-15000

    52

    4390×5536×4816

    17000

    MQZF-12E

    10000-12000

    40.5

    3940×5471×4816

    15600

    说明

    以上处理量系指回潮率不大于7%的标准级籽棉加工后皮棉质量达标时 籽棉处理量。


    推荐产品

    联系电话 0531-58675811(传真)
    国内营销部:0531-58675821
    国际营销部:0531-58675820
    服务电话:0531-58675822
    邮箱:admin@56789555.com
    地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

    关注微信公众号

    Copyright? 2021 山东usdt游戏网棉业机械股份有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备1202328号
    Top
    【网站地图】【sitemap】
    【网站地图】【sitemap】