首页> 产品解决方案> 棉花加工机械> 籽棉清理机系列>
    回收式籽棉清理机
    机型               台时处理量(kg/h)

    MQZH-15E    13000~15000

    MQZH-12E    10000~12000


    在线留言

    产品详情

    适用范围:机采棉、人工快采棉、手摘棉清理。

    1.优化刺钉辊结构,采用新型平头加长刺钉,优化刺钉排列组合,更有利于刺钉对于籽棉团的打击和输送。

    2.采用新型弧线格条栅结构,籽棉输送更加平顺,排杂效率提高,回棉、落棉损失较少。

    3.整机结构合理,易于调整,操作维修方便。

    4.刺钉辊筒采用14棱结构专利技术,制造精度高,运行平稳。

    5.刺钉由数控加工中心加工,锥度球头设计,纤维损伤。灰锥氯

    6.可视型防护罩,采用先进的磷化工艺和塑粉涂覆技术,附着力强、抗腐蚀、抗氧化。

    机型/参数

    台时处理量 (kg/h)

    功率 (kW)

    外形尺寸(xx) (mm)

    结构质量 (kg)

    MQZH-15E

    13000-15000

    30

    3762x4783x5090

    7000

    MQZH-12E

    10000-12000

    22

    3762x4783x4640

    6800

    说明

    以上处理量系指回潮率不大于7%的标准级籽棉加工后皮棉质量达标时籽棉处理量。


    推荐产品

    联系电话 0531-58675811(传真)
    国内营销部:0531-58675821
    国际营销部:0531-58675820
    服务电话:0531-58675822
    邮箱:admin@56789555.com
    地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

    关注微信公众号

    Copyright? 2021 山东usdt游戏网棉业机械股份有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备1202328号
    Top
    【网站地图】【sitemap】
    【网站地图】【sitemap】