• 首页> 产品解决方案> 棉花加工机械> 皮棉清理机系列>
    MQP锯齿皮棉清理机

    主要型号:

    MQP-400×2500DB

    MQP-600×3000C

    MQP-400×2000D

    MQP-600×2500DB


    在线留言

    产品详情

    1、整机采用多种特殊材料,结构合理,性能稳定可靠。
    2、合理的分梳比及分梳工艺长度确保整机高产、优质、低耗。
    3、刺条采用特殊材料及齿型,使用寿命长,清理效果好,对纤维损伤小。
    4、特殊结构的排杂刀使整机在清除杂质的同时,有效减少纤维损耗。
    5、Φ600mm刺辊的应用,使刺辊转速有效降低,整机稳定性、可靠性显著提高。


    技术参数

    型号         

    刺辊直径(mm

    皮棉处理量(kg/h

    配备功率

    外形尺寸(长×宽×高)

    结构质量(kg)

    MQP-400×2500DB

    Φ400

    1300-2250

    22.5

    3300×1050×1900

    3000

    MQP-600×3000C

    Φ600

    2400-2700

    27.5

    3750×1350×2674

    5000

    MQP-400×2000D

    Φ400

    1000-1800

    19

    2800×1035×2235

    3000

    MQP-600×2500DB

    Φ600

    1500-2500

    22.5

    3300×1200×2180

    4000

    说明

    以上处理量系指需经处理的皮棉回潮率在6.5~8.5%之间。






    推荐产品

    联系电话 0531-58675811(传真)
    国内营销部:0531-58675821
    国际营销部:0531-58675820
    服务电话:0531-58675822
    邮箱:admin@56789555.com
    地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

    关注微信公众号

    Copyright? 2021 山东usdt游戏网棉业机械股份有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备1202328号
    Top
    【网站地图】【sitemap】
    【网站地图】【sitemap】